SE INCLUYE UNA CUADRILLA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

SE INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SE CONTEMPLA TODO LO NECESARIO PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS CON PROFESIONALISMO Y SOBRE TODO TOMANDO EN CUANTA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INTERNAS DE LA PLANTA.

AL FINALIZAR LOS TRABAJOS EL AREA PERMANECERA LIMPIA

AL FINALIZAR LOS TRABAJOS EL AREA PERMANECERA LIMPIA

EL TIEMPO ESTIMADO PARA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS ES DE APROXIMADAMENTE 03 DÍAS EN LA OBRA SIN CONTRATIEMPOS Y TIEMPOS MUERTOS Y POR LOGÍSTICA DE LA PLANTA.

EL CONTRATISTA MANDARA CORREO ELECTRÓNICO PARA FECHAR EL DÍA DE INICIO DE LABORES.

EQUIPOS DE SEGURIDAD, MATERIALES, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR UN INFORME DEL SERVICIO (REPORTE FOTOGRAFICO).

EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO RETIRAR FUERA DE LA PLANTA TODO EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.

EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ÉSTOS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA PLANTA.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACIÓN EN LAS ÁREAS DE TRABAJO PARA EVITAR ACCIDENTES.

EL CLIENTE PROPORCIONARA EL HORARIO DE INGRESO A PLANTA CON ANTICIPACIÓN CON RESPECTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y LOS EQUIPOS A EFECTUARSE LOS MANTENIMIENTOS.

PRUEBA PRUEBA

Condiciones de pago Materiales: Contado 100%

Los precios son más IVA y en las monedas señaladas. (Para los materiales en dólares el tipo de cambio se revisará a la venta en portal de BANAMEX el día de la
compra).

Los precios son por las cantidades indicadas cualquier modificación en esos volúmenes podrá afectar el costo de la misma.

CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN

Tiempo de llegada: 3 días después de haber recibido el anticipo y de haber programado los trabajos previa coordinación con su personal.

Trabajos considerados en obra. NOTA: SE REQUIERE UNA BODEGA O AREA SEGURA PARA RESGUARDO DE MATERIALES

TIEMPO DE EJECUCIÓN: __8___ DÍAS HÁBILES.

El costo mencionado es solamente por la mano de obra calificada, incluyendo 1 solo traslado a la obra para realizar todo el proyecto.

En el costo no incluye equipo pesado para maniobras y acomodo de los rollos en sitio.

El costo incluye personal calificado, equipo de instalación y seguridad en condiciones óptimas, unidad para traslado de personal y garantía contra defectos de instalación por 1 AÑO.

Incluye control de calidad básico.

PERSONAL DE TRABAJO PROGRAMADO PARA LLEVAR A CABO ESTE PROYECTO:

3 Oficial con experiencia calificada en manejo de equipo e instalación.

Se cobrará la cantidad de $8,500.00 M.N. diarios, por cada día de retraso por causas ajenas a nuestra compañía, por ejemplo, en caso de que el cliente no tenga el área preparada y disponible para trabajar al momento que nuestro personal se encuentre en sus instalaciones o la falta de apoyo de equipo pesado para las maniobras.