SE INCLUYE UNA CUADRILLA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

SE INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SE CONTEMPLA TODO LO NECESARIO PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS CON PROFESIONALISMO Y SOBRE TODO TOMANDO EN CUANTA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INTERNAS DE LA PLANTA.

AL FINALIZAR LOS TRABAJOS EL AREA PERMANECERA LIMPIA

EL PERSONAL DE PORTARA EN TODO MOMENTO SU EQUIPO DE EPP.

EQUIPOS DE SEGURIDAD, MATERIALES, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR UN INFORME DEL SERVICIO (REPORTE FOTOGRAFICO).

EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ÉSTOS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA PLANTA.

PERSONAL CONTARA CON SEGURO.